Die Bericht-Vorschau

Die Ausgabe eines Berichts kann auf jedem unter Windows eingerichtetem Drucker oder dem Bildschirm ausgegeben werden. Die Bildschirmanzeige des Berichts wird in diesem Fenster durchgeführt.

Sobald die erste Seite erstellt worden ist, wird diese angezeigt. Alle weiteren Seiten werden anschließend im Hintergrund erstellt. Die Erstellung der Seiten wird durch den Fortschrittsanzeiger in der rechten unteren Ecke angezeigt.

Die Symbolleiste

	Mit diesen vier Schaltflächen können Sie im Bericht blättern.
	Stellen Sie hier den Vergrößerungsfaktor autmatisch ein. (100 %; Anzeige der gesamten Seite oder gesamte Breite einer Seite)
	Hier können Sie den Drucker einrichten und den Bericht auf dem Drucker ausgeben.
	Schließen Sie mit diesem Symbol das Vorschaufenster.
Benutzen Sie die Bildlaufleisten am rechten und unteren Rand, um den sichtbaren Ausschnitt der Seite zu verschieben.

Die Statuszeile

In der Statuszeile am unteren Bilschirmrand wird die aktuelle Seite und die Anzahl der Seiten in der Form „Seite / Anzahl“ angezeigt. Daneben können Sie direkt den Vergrößerungsfaktor in Prozent einstellen. Mit den Pfeilflächen rechts in dem Feld können Sie auch mit der Maus in vordefinierten Schritten den Faktor ändern.